EN
span>
_
_
服务支持

SERVICE SUPPORT

WIFI采集器配置成功以后怎么检查配置是否成功?

可重新连接模块的AP热点,登入10.10.100.254配置页面检查网络配置是否显示正常,如远程服务器A为可连接状态则表示网络配置成功

0
在线
客服
联系
方式
回到
顶部
【网站地图】【sitemap】