EN
span>
_
_
新闻中心

NEWS

改造加急,北京门头沟中小学幼儿园9月1日正?

2023-08-18作者:亚星会员登录科技浏览 1 次

自7月29日至8月2日,北京市门头沟遭遇历史罕见特大暴雨,使门头沟通遭遇有记录以来破坏程度强,受灾范围广,全区受灾人口31万余人。虽说此次暴雨给灾后重建及其他工作带来很大的挑战,但是为了不影响中小学生、幼儿园9月1日正?В磐饭刀嗨行⊙Ф圆俪〗屑蛹备脑。

改造加急,北京门头沟中小学幼儿园9月1日正?

改造加急,北京门头沟中小学幼儿园9月1日正?

此次改造主要是针对教室、操场等受灾比较严重的地方进行改造,目前学校各项改造项目正在抢抓工期,从而保证中小学、幼儿园可以顺利在9月1日正?。

据悉,此次门头沟有61所中小学、幼儿园可以在9月1日正?АF渲,黑山小学、第七幼儿园、京师实验小学附属幼儿园,大台中心小学,大台中心小学附属幼儿园共2所小学、3所幼儿园,由于学校未能如期改造完成,因此将借址开学。

开学在即,学校除了做好各项开学前的准备外,幼儿园要严格遵循每日晨午检规定。通过每日对小朋友进行健康筛查,从而做到早发现、早隔离、早干预、早治疗,避免患有传染病的小朋友将病毒传染给其他人。为提高晨检效果,幼儿园可以选择晨检机器人为小朋友5秒快速晨午检。

亚星会员登录科技UH03晨检机器人为小朋友快速晨检

亚星会员登录科技UH03晨检机器人为小朋友快速晨检


亚星会员登录科技幼儿园晨检机器人采用人脸识别、红外测温、AI手口眼智能筛查、红外感应免洗手消毒、大数据、云计算、互联网+等技术,可以快速筛查小朋友的身份,以及是否体温异常、红眼、疱疹等症状。

亚星会员登录科技UH03幼儿园晨检机器人自动记录晨检结果,并推送给家长

亚星会员登录科技UH03幼儿园晨检机器人自动记录晨检结果,并推送给家长

晨检结束之后,这些晨检结果会呈现在亚星会员登录科技智能晨检机的10.1寸显示屏上。同时,为了让家长和老师可以同步了解孩子的健康状况,这些晨检报告会同步推送给家长,老师也可以在手机或电脑上查看小朋友的晨检情况,从而可以针对异常晨检情况进行有效地干预、隔离、治疗等。

返回列表
在线
客服
联系
方式
回到
顶部
【网站地图】【sitemap】