EN
span>
_
_
新闻中心

NEWS

?医校结合,74所学校迎来医生副校长,助力幼儿健康成长

2023-09-19作者:亚星会员登录科技浏览 1 次

为提高学校公共卫生应急处置能力,加强健康监测和早期干预,提升学生体质健康水平,闵行区74所学校联合江川社区卫生服务中心医校结合,让全科医生韩昌绍走进学校,成为闵行区景谷第二幼儿园的健康副园长。

 医校结合,74所学校迎来医生副校长,助力幼儿健康成长

医校结合,74所学校迎来医生副校长,助力幼儿健康成长

从2011年开始,闵行区开始推进校园医生责任制,为广大在校儿童提供安全、便捷的公共卫生服务。近年来,闵行区每年派驻300余名家庭医生进驻全区所有中小学、幼儿园,为孩子们提供预防传染病、预防近视、口腔健康、儿童保健等公共卫生服务。今年启动的医校结合是在前期位置责任医生的基础上,进一步深化医教结合工作。

今年8月,闵行区教育局和闵行区卫健委联合发布《闵行区“健康副校(园)长”工作实施方案(试行)》,试点推进“健康副校(园)长”机制。此次方案将会在74所中小学、幼儿园试点,由健康副校(园)长每月至少一次到学校(幼儿园)现场指导学校(幼儿园)卫生工作,每学期形成一份学校(幼儿园)整体健康工作的评价与建议报告等。

 闵行区试点推进“健康副校(园)长”机制

闵行区试点推进“健康副校(园)长”机制

当然,为提高幼儿园健康管理水平,及时发现和预防生病的小朋友将病毒带进园所,幼儿园需要严格落实每日晨午检制度,对入园的小朋友测量体温,检查手心、口腔、眼睛是否有疱疹、红眼等疑似症状。并做好登记,以便后续追踪溯源。

幼儿园可以选择通过保健老师为小朋友体检,或是借助晨检机器人为小朋友全自动体检。相对于人工晨检而言,幼儿园晨检机器人的晨检速度更快,5秒即可完成测温、人脸识别、考勤签到、手心、口腔、眼睛检查,以及免洗手消毒。

亚星会员登录科技幼儿园晨检机器人可助力幼儿园快速体检

亚星会员登录科技幼儿园晨检机器人可助力幼儿园快速体检

而且这些检测不需要人工辅助的情况下,亚星会员登录科技的晨检机即可通过智能传感器、AI手口眼算法、人脸识别算法、大数据、云计算等,智能筛查小朋友有无疑似病症。同时会将这些晨检结果上传至云端,并生成图文并茂的晨检报告和考勤报告,实时推送给家长。老师和园长也可以登录后台查看孩子们的晨检情况、异常晨检、考勤情况等。

返回列表
在线
客服
联系
方式
回到
顶部
【网站地图】【sitemap】