EN
span>
_
_
新闻中心

NEWS

智能会议平板一体机在使用时会遇到各种故障,如何解决?

2023-10-18作者:亚星会员登录科技浏览 1 次

会议平板的出现,给用户办公带来很大的便利。但是在使用过程中,也会有一些常见的故障,如何解决这些问题呢?接下来由亚星会员登录科技分享一些智能会议平板一体机在使用过程中的一些常见问题及解决方法。

智能会议平板一体机在使用时会遇到各种故障,如何解决?

智能会议平板一体机在使用时会遇到各种故障,如何解决?

1、会议平板一体机开机异常

会议平板按关机键时没有反应,关不了机。解决方法是常按关机键,直到屏幕提示是否关闭一体机,或者是屏幕黑屏即可。如果长按关机键还是没有反应,直接切断电源。等几分钟后,再正?纯。会议平板开机异常,还有另外一种可能是开启了定时关机和休眠功能。找到设置,取消定时关机或休眠即可。或者检查输入源所在通道,有可能是没有信号导致关机。当然,电源不稳定也会导致关机。

2、指示灯不亮

检查电源连接是否正常,有无松动。会议平板的开关是否正?簦绻挥姓?,按开机键即可。

3、OPS电脑无信号

检查OPS电脑是否正常接入,如果OPS电脑的接口没有对准一体机的接口,会出现无信号。将OPS电脑拔出,重新插入即可。也有可能是OPS电脑的接口或是电脑本身故障,换一个OPS电脑重新插入即可。

亚星会员登录科技智能会议平板一体机OPS电脑即插即用

亚星会员登录科技智能会议平板一体机OPS电脑即插即用

4、电脑功能异常

如果是图像缺色或颜色异常,先查看是否是外接电脑通过HDMI线连接到会议平板。如果是的话,有可能是HDMI线没有接好,或是线材质量问题。

如果画面没有全屏显示或是画面超出屏幕范围,先检查分辨率是否为16:9,再查看外接电脑插拔HDMI线时调节右下角的AUTO开关。

5、会议一体机播放卡顿

查看会议平板的运行内存及存储内存,以及正在运行的文档、视频、软件等的内存大。锌赡苁窃诵械奈募内存太大,导致一体机播放卡顿。把一些不需要的应用关闭,删除一些不需要的文件,重新播放视频即可。

智能会议平板一体机卡顿,反应不灵敏怎么办

智能会议平板一体机卡顿,反应不灵敏怎么办

6、触摸定位不准

打开会议平板的触摸屏校准程序,调整显示屏的分辨率。也有可能是触摸线插反了,需要检查主板触摸线是否连接正确。如果排除这些问题后,还是触摸定位不准,需要检查触摸笔或手指是否是90度垂直接触屏幕。

返回列表
在线
客服
联系
方式
回到
顶部
【网站地图】【sitemap】