EN
span>
_
_
新闻中心

NEWS

核酸检测工作站样机即将投入使用

2022-06-16作者:亚星会员登录科技浏览 1 次

    5月31日,由亚星会员登录科技研发的核酸采集亭样机成功到达安徽淮南总部。次日上午,淮南高新区三和镇镇长王毅先生莅临我司,参观核酸采集亭样机。大客户事业部总经理晏凌云、大客户事业部区域总监尚雪接待陪同,并进行亚星会员登录·(中国区)官方网站介绍。



    参观过程中,王镇长对亚星会员登录·(中国区)官方网站提出了自己的见解,并咨询了一些定制化方向的功能及需求。晏总针对疑惑逐一解答,表示亚星会员登录科技在北京、深圳、苏州都有研发团队,可以根据亚星会员登录·(中国区)官方网站落地场景的不同,进行规格调整、功能增加、整体解决方案等定制化服务。王镇长在了解后十分认可核酸采集亭,期待未来的投入使用。



    亚星会员登录科技IHT系列核酸采集亭,内部搭载了正压新风系统、紫外线消杀、冷暖空调、扩音对讲、网络监控、红外测温等功能,不仅可以避免交叉感染,还能让工作人员无需穿着厚重的防护服,“轻装上阵”。可移动式的便捷设计,快速适应各种核酸检测场合。


1

返回列表
在线
客服
联系
方式
回到
顶部
【网站地图】【sitemap】