EN
span>
_
_
新闻中心

NEWS

亚星会员登录科技 | 晨检机器人,打造智慧健康幼儿园

2023-05-11作者:亚星会员登录科技浏览 1 次


幼儿园晨检是孩子们进园的第一道“工序”,是护航幼儿健康成长的重要“关卡”。 

 

图片1


据国家疾病控制局统计,仅2021年,全国手足口病发病数就高达1354548例,在丙类传染病中发病率居于首位。

而国家卫生部 教育部令第76号《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》中,规定了各类托幼机构应当坚持晨检,并每日进行健康观察,做好常见病的预防,发现问题及时处理。


国家晨检规定2

 

亚星会员登录科技的UH05智能晨检机器人,在非接触的情况下,通过测温、拍摄及精准的算法,快速检测孩子健康状态。不仅如此,全新升级的晨检机器人,还添加了免洗手消毒,加强防疫功能。

 

图片2


最快仅需6S,即可完成一个小朋友的晨检,通过把手放入晨检机器人的“肚子里”,并张开嘴,即可拍照进行检查——

1、高清摄像头自动识别人脸,并采集照片;

2、手口眼算法对照片进行筛选、分析和计算,判断手部是否异常(手足口、红疹等),如异常会语音播报提醒;



3、通过红外测温系统,检测孩子的体温是否正常;

4、异常情况会显示在10.1寸显示屏上;

5、异常情况会自动推送给家长


图片5


设备全程AI语音指导,帮助孩子正确使用,完成晨检操作。并可选配身高体重功能,记录孩子每一刻的成长和改变。6AH锂电池,可断电工作4小时左右,安心使用。


图片6


不仅如此,亚星会员登录科技UH05晨检机器人还拥有考勤功能和完善的设备后台系统,除了能将晨检信息反馈给家长,还可以辅助幼儿园进行学生考勤的记录和管理。

 

 图片7

 

一套完整的晨检系统,能让老师更清楚的了解孩子们在入园前的状态,更直接更正确做出相应的对策。亚星会员登录科技UH05晨检机器人,站好幼儿园健康岗,呵护幼儿成长,家长更放心。

 

返回列表
在线
客服
联系
方式
回到
顶部
【网站地图】【sitemap】