EN
span>
_
_
新闻中心

NEWS

智能晨检机器人6s无接触测温,呵护“小神兽”们健康上学

2022-09-16作者:亚星会员登录科技浏览 1 次

开学仅半个月内,各地疫情再起波澜。广西、广东、河南等地均有“延迟开学”、“暂时?巍钡耐ㄖ。即便是正常开学的地区,也要积极做好新冠肺炎疫情常态化防控工作。但相对于中学大学,幼儿园的健康管理和疫情防控更为复杂。


图片1


为了加强健康管理,做好新冠肺炎疫情常态化防控工作,一般幼儿园会在早上小朋友上学时进行晨检工作。但传统的晨检过程耗时耗力,需要医生或老师按步骤对每一个小朋友的各项指标进行检查,极易出现交叉感染,而繁琐的登记,也很容易疏漏,若简单记录,不利于老师、校方溯源或数据分析。

 

图片2

 

为解决传统晨检的弊端,越来越多的学校选择使用智能晨检机器人为幼儿做好每日晨检,相比于传统晨检存在着各种问题,智能晨检机可以很好地发挥自身优势,带来高效、精准、信息化等创新用户体验。

 

图片3


幼儿园晨检机器人采用智能算法、智能传感器、图形识别算法等,可以快速筛查小朋友的体温、手口眼是否有异常。只要6秒即可完成晨检、考勤、免洗手消毒,老师只需在后台查看晨检和考勤报告,即可一目了解哪位小朋友缺勤,或是体检异常,从而可以快速地做出应对之策。老师还可以下载晨检数据,生成报告。家长也可以通过手机端查看孩子今日的健康情况。

 

 图片4


为什么说晨检机器人适合幼儿园使用呢?

 

1)晨检机器人实现了幼儿快速晨检,体温筛查,信息随时上传,采集数据速度更快。

 

图片5


2)机器人不限使用人群,老师、家长、儿童均可使用该功能,能够快速测量腕温/额温,排查健康风险,真正实现安全健康入园。同时机器人数据上传云端,考勤和检测记录可以通过微信公众号进行分享。


图片6

 

最后,亚星会员登录科技的晨检机器人辅助园所保健管理,数据报告实时推送,动态分析。未来还可以多角色接入,形成一个供家长、班级老师、园长共同使用的健康安全互动交流平台,幼儿健康安全信息共享,实时掌握。

返回列表
在线
客服
联系
方式
回到
顶部
【网站地图】【sitemap】